 -1.084783747E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.144000E+00  dx in pixels
 -5.977300E+00  dy in pixels
      1.015772  scalx
      1.021285  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
