 -1.120427593E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.409800E+00  dx in pixels
 -1.009680E+01  dy in pixels
      1.021573  scalx
      1.015912  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
