 -1.086448972E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.384368E-01  dx in pixels
  1.701730E-02  dy in pixels
      1.023928  scale x
      1.023679  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
