 -1.086029910E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.592000E-01  dx in pixels
 -1.266480E+01  dy in pixels
      1.016701  scalx
      1.019827  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
