 -1.117426594E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.185400E+00  dx in pixels
 -1.315190E+01  dy in pixels
      1.013831  scalx
      1.022628  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
