 -1.061877332E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.218113E-01  dx in pixels
  8.971546E-02  dy in pixels
      1.025776  scale x
      1.023773  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
