 -1.082231362E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.506100E+00  dx in pixels
 -1.124450E+01  dy in pixels
      1.018241  scalx
      1.019404  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
