 -8.730377620E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.814228E+00  dx in pixels
 -3.191855E+01  dy in pixels
      1.016360  scalx
      1.020845  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
