 -1.113416485E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.172400E+00  dx in pixels
 -1.035330E+01  dy in pixels
      1.017400  scalx
      1.020510  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
