 -1.136056812E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.383200E+00  dx in pixels
 -1.333970E+01  dy in pixels
      1.015289  scalx
      1.022502  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
