 -1.175941530E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.194100E+00  dx in pixels
 -1.154670E+01  dy in pixels
      1.012553  scalx
      1.023141  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
