 -1.036389360E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.150500E+00  dx in pixels
 -1.062290E+01  dy in pixels
      1.016434  scalx
      1.019515  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
