 -8.458872600E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.894321E+00  dx in pixels
 -3.109348E+01  dy in pixels
      1.014710  scalx
      1.021434  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
