 -1.082322092E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.905900E+00  dx in pixels
 -7.832800E+00  dy in pixels
      1.023960  scalx
      1.012884  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
