 -9.717422190E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.405617E+00  dx in pixels
 -2.849710E+01  dy in pixels
      1.014818  scalx
      1.020661  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
