 -1.114396744E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.297000E-01  dx in pixels
 -1.345210E+01  dy in pixels
      1.014241  scalx
      1.022145  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
