 -1.138635308E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.801920E-02  dx in pixels
 -5.887357E-02  dy in pixels
      1.019109  scale x
      1.031223  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
