 -8.663229580E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.203361E+00  dx in pixels
 -3.192066E+01  dy in pixels
      1.012456  scalx
      1.023942  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
