 -1.056965175E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.286100E+00  dx in pixels
 -8.817200E+00  dy in pixels
      1.015377  scalx
      1.019799  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
