 -1.017070868E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.203400E+00  dx in pixels
 -9.359200E+00  dy in pixels
      1.013592  scalx
      1.023157  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
