 -1.024180486E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.733400E+00  dx in pixels
 -9.732200E+00  dy in pixels
      1.016964  scalx
      1.018635  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
