 -8.435087860E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.005796E+01  dx in pixels
 -3.348725E+01  dy in pixels
      1.015599  scalx
      1.020679  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
