 -1.028185902E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.391400E+00  dx in pixels
 -1.070340E+01  dy in pixels
      1.013559  scalx
      1.022815  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
