 -8.430935500E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.531567E+00  dx in pixels
 -3.071130E+01  dy in pixels
      1.012714  scalx
      1.024191  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
