 -1.016457212E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.251000E+00  dx in pixels
 -4.995200E+00  dy in pixels
      1.018048  scalx
      1.019153  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
