 -1.089825835E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.973100E+00  dx in pixels
 -6.390800E+00  dy in pixels
      1.014407  scalx
      1.022712  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
