 -9.453646350E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.996444E+00  dx in pixels
 -2.735768E+01  dy in pixels
      1.012864  scalx
      1.023353  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
