 -1.089128563E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.196700E+00  dx in pixels
 -6.634600E+00  dy in pixels
      1.012860  scalx
      1.023997  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
