 -1.090081908E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.493500E+00  dx in pixels
 -8.988000E+00  dy in pixels
      1.016951  scalx
      1.020408  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
