 -9.071485080E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.366817E+00  dx in pixels
 -2.834482E+01  dy in pixels
      1.014812  scalx
      1.021651  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
