 -1.145928936E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.252731E-01  dx in pixels
  3.770746E-02  dy in pixels
      1.023340  scale x
      1.026910  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
