 -8.798454030E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.962849E+00  dx in pixels
 -3.121131E+01  dy in pixels
      1.012338  scalx
      1.023847  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
