 -1.006370436E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.406778E-02  dx in pixels
 -3.924616E-02  dy in pixels
      1.017844  scale x
      1.030071  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
