 -9.804906460E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.640000E-01  dx in pixels
 -1.050370E+01  dy in pixels
      1.009733  scalx
      1.024824  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
