 -1.064489857E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.148000E-01  dx in pixels
 -7.975400E+00  dy in pixels
      1.017677  scalx
      1.021346  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
