 -1.054473409E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.565900E+00  dx in pixels
 -7.383700E+00  dy in pixels
      1.023377  scalx
      1.014420  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
