 -1.054473409E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.398362E+01  dx in pixels
 -1.180165E+01  dy in pixels
      1.021473  scalx
      1.015625  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
