 -1.003520878E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.240890E+00  dx in pixels
  7.114294E+00  dy in pixels
      1.023932  scale x
      1.025830  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
