 -1.078236933E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.600500E+00  dx in pixels
 -1.929060E+01  dy in pixels
      1.007742  scalx
      1.021317  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
