 -9.764237330E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.781642E+00  dx in pixels
 -3.698828E+01  dy in pixels
      1.007507  scalx
      1.023988  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
