 -1.269108717E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.801767E-01  dx in pixels
 -1.337269E-01  dy in pixels
      1.026808  scale x
      1.022183  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
