 -1.083212517E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.524300E+00  dx in pixels
 -2.081360E+01  dy in pixels
      1.018060  scalx
      1.016540  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
