 -9.989689870E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.594859E-02  dx in pixels
 -3.624265E+01  dy in pixels
      1.017548  scalx
      1.019223  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
