 -1.098340061E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.647000E-01  dx in pixels
 -2.050100E+01  dy in pixels
      1.015663  scalx
      1.020045  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
