 -9.453844830E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.082613E+00  dx in pixels
 -3.607869E+01  dy in pixels
      1.016707  scalx
      1.021632  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
