  3.048235557E-02 -4.119586012E-02 -2.271879499E-02 -3.502025678E-02  rotation in radian
 -5.353500E+00  dx in pixels
 -1.631090E+01  dy in pixels
      1.016084  scalx
      1.020628  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
