  3.221689857E-02 -4.119586012E-02 -2.271879499E-02 -3.502025678E-02  rotation in radian
 -1.284256E+01  dx in pixels
 -3.719497E+01  dy in pixels
      1.015522  scalx
      1.023139  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
