 -1.086896448E-02  3.363768062E-04 -1.073437885E-04 -1.473403753E-04  rotation in radian
 -1.480100E+00  dx in pixels
 -1.717500E+01  dy in pixels
      1.015544  scalx
      1.020431  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
