 -1.005181350E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.317300E+00  dx in pixels
 -1.679870E+01  dy in pixels
      1.015438  scalx
      1.019179  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
