 -1.028363651E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.482300E+00  dx in pixels
 -1.535170E+01  dy in pixels
      1.015092  scalx
      1.019448  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
